Kyllä

Onko signaali

riittävän

voim akas?

Lue yksi näyte

kum m astakin

kanavasta

                                                                              Kuuntele

Kyllä

Ei

                                                               Hae taulukosta

                                                         m aksim ia vastaava

                                                        askelien lukum äärä

Kyllä

Ei

                                                                        Tuloksen

                                                                        skaalaus

                                                                      Lasketaan

                                                               ristikorrelaation

                                                                                arvo

                                                               laskupuskurista

Lisätään uusi

arvo vanhaan

painokertoim ella

Onko

näytepuskuri

täysi?

Onko

ristikorrelaatio

laskettu

loppuun?

Kyllä

Ei

Ei

Tallenna uusi

arvo

Onko arvo

suurem pi kuin

edellinen

Kyllä

Ei

Onko

ristikorrelaatioita

laskettu 2 kpl

näytteiden

välissä?

                                                               Vaihda luku- ja

                                                           laskupuskureiden

                                                                        osoittim et

                                                                      keskenään

Askelten

lukum äärä?

nolla
negatiivinen

positiivinen

Suunta = "1"

Askeleet =

taulukon arvo

Suunta = "0"

Askeleet =

itseisarvo

taulukon

arvosta

                                                                   Syötä suuntaa vastaava TTL-taso vasem paan

                                                                          kanavaan ja askelten lukum äärän verran

                                                                                               pulsseja oikeaan kanavaan

9.1 LIITE 1. Ohjelma-algoritmi